---
title: "Bilder Bigge Changes"
date: 2020-11-23
cover: ./images/6_1.jpg
---

import Image from "@components/Image.astro"
import Image6 from "./images/6_1.jpg"
import Image7 from "./images/7_1.jpg"
import Image11 from "./images/11_1.jpg"
import Image14 from "./images/14_1.jpg"
import Image20 from "./images/20_1.jpg"
import Image27 from "./images/27_1.jpg"
import Image35 from "./images/35_1.jpg"
import Image39 from "./images/39_1.jpg"
import MAX_0511 from "./images/MAX_0511_1.jpg"
import MAX_0513 from "./images/MAX_0513_1.jpg"
import ImageGallery from "@components/ImageGallery.svelte"

<ImageGallery client:load/>

Der Sommer '18 war einer der trockensten der letzten Jahre _(irgendwie scheint das bei jedem neuen Sommer der Fall zu sein)_. Zu der Zeit habe ich bei "Des Wahnsinns Fette Beute" in Attendorn meine Ausbildung als Mediengestalter gemacht. Attendorn liegt tief im Sauerland an einem See namens Bigge. Jeden morgen um 8:30 bin ich an diesem See vorbeigefahren.

Zurück zur Trockenheit, durch den fehlenden Regen ist der Zulauf der Bigge fast komplett versiegt; und so war der See bist fast auf den Grund ausgetrocknet. Das war ein seltsamer trauriger und schöner Anblick zugleich. Im Laufe der Zeit habe ich viele Bilder gemacht, viele auch bei einer Wanderung mit meinem Papa zusammen.

<Image src={Image6} alt=""/>
<Image src={Image7} alt=""/>
<Image src={Image11} alt=""/>
<Image src={Image14} alt=""/>
<Image src={Image20} alt=""/>
<Image src={Image27} alt=""/>
<Image src={Image35} alt=""/>
<Image src={Image39} alt=""/>
<Image src={MAX_0511} alt=""/>
<Image src={MAX_0513} alt=""/>

